400 mm z=0102030405060708090100110120130 m

KLKS

FINAL COLL

ANTI 1

ANTI 2

ANTI 3

ANTI 4

ANTI 5

ANTI 6

ANTI 7

SPECTR.MAGNET

VACUUM TANK

He GAS

ENCLOSURE

KEVLAR

WINDOW

WC 1

WC 2

WC 3

WC 4

HODOSCOPE

E.M.CALOR.

HADRON CAL.

MUON VETO

COUNTERS

BEAM DUMP

MONITOR STATION

10.35 mrad

1.15 mrad