KSKL

KS TARGET

DECAY FIDUCIAL

REGION

AKS COUNTERS

KEVLAR WINDOW

WC1

WC2

WC3

WC4

E.M.CAL.

BEAM DUMP

VACUUM

0.25 mrad

0.6 mrad

Penumbra

20 mm

10 m

4lS (»24 m for pK=110 GeV/c)

Limit of acceptance

MONITOR STATION

He GAS