PROTON STEERING MAGNET

72 mm

KSKLKS TARGET

4.2 mrad

AKS COUNTERS

PROTON BEAM

21.6 mm

7.214.47.23.66.0KS SWEEPING MAGNET

54.0 mm

57.560.065.080.095.0VACUUM

KL FINAL COLLIMATOR

KL aperture diameters:

KS SWEEPING MAGNET

KS aperture diameters:

FISC 7+8

B610 mm

1 m B7