qo = 18.7 mrad

F = – 28.7 o56 mm

FR = 3.0 m

Deflection:

q = 9.6 mrad

PROTON

BEAM

BENT CRYSTAL:

Si cut

//to (110) planes

[60 mm x 18 mm x 1.5 mm]

Projection perpendicular to beam direction, z:

y’ = dy/dzxdy’/dx =

R tan

F1= 0.61 mrad/mm