0102030405060708090100110120 m

10 mm

KL TARGET

TAX 17

TAX 18

DEFINING

COLLIMATOR

CLEANING

COLLIMATOR

FINAL

COLL.

15 mm

8.0 mm

12.2 mm

37.2 mm

57.5 mm

APERTURE

DIAMETERS

KL BEAM AXIS

PENUMBRA

54.0 mm