20 mm

2.5 m

BENT CRYSTAL

KL TARGET

VERTICAL

SWEEPING

MAGNET

PROTON COLL.

KS TAGGING STATION

VACUUM

KL AND

Pfi KS BEAMS

Pfi KSKL2.4 mrad

PROTON DUMP/

COLLIMATORS

VERTICAL

H-SHAPED

MAGNET

VERTICAL

C-SHAPED

MAGNETS

TARGET COLLIMATOR

PRIMARY PROTON BEAM

9.6 mrad

B1B2B3B3TAX

1718