B1B2 B30102030405050100110120130140210B5B6KLKS

K

ofipp acceptance

Z=0220230240250 m

KL TARGET STATION

KS TARGET STATION

DECAY REGION

DETECTORS

2.4 mrad

0.6 mrad

KL + KS BEAMS

050100 mm

KL TARGET

SWEEPING MAGNET

BENT CRYSTAL

PROTON DUMP

+ COLLIMATOR

PROTON COLLIMATOR

TAGGING STATION

KL DEFINING COLL

KL CLEANING COLL

KL FINAL COLL

KEVLAR WINDOW

SPECTROMETER

MAGNET

HODOSCOPE

E.M.CAL.

HADRON CAL.

MUON VETO CTRS

BEAM DUMP

MONITOR STATION

KS TARGET

SWEEPING

MAGNET

KS COLL

AKS COUNTERS

PRIMARY

PROTON BEAM

Q1+2 B7