KL TARGET ¥

BENT CRYSTAL

KS TARGET

KL FINAL COLLIMATOR

KS TAGGING STATION

PROTON DUMP /

COLLIMATORS

DECAY

REGION

AKS COUNTERS

Not to scale !

KS COLLIMATOR

NA48

DETECTORS

PRIMARY PROTON BEAM

KSKL